monitor Disk_Interface

permanent variables for status, scheduling, and data transfer procedure use_disk(int cyl, transfer and result parameters) { wait for turn to use driver store transfer parameters in permanent variables wait for transfer to be completed retrieve results from permanent variables

}

procedure get_next_request(someType &results) {

select next request wait for transfer parameters to be stored set results to transfer parameters

}
procedure finished_transfer(someType results) {

store results in permanent variables wait for results to be retrieved by client

  }
}

Figure 5.15 Outline of disk interface monitor.

Copyright © 2000 by Addison Wesley Longman, Inc.